SQL Server クライアント ネットワーク ユーティリティとは

SQL Server クライアント ネットワーク ユーティリティは、以下のようなことができるグラフィカル ツールです。

•	指定したサーバーに接続するネットワーク プロトコルを作成し、既定のネットワーク プロトコルを変更する。

•	現在システムにインストールされているネットワーク ライブラリの情報を表示する。

•	現在システムにインストールされている DB-Library のバージョンを表示し、DB-Library のオプションに既定値を設定する。

SQL Server クライアント ネットワーク ユーティリティの詳細については、SQL Server Books Online の「クライアントの管理」を参照してください。


[全般] タブ

次の表は、[全般] タブで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[既定のネットワーク ライブラリ]	Microsoftｮ SQL Server� と通信するために使われる既定のネットワーク ライブラリを指定します。
[サーバー別名の設定]	クライアントが接続中のコンピュータのサーバー別名の情報を表します。
[サーバー別名]	クライアントが接続中のコンピュータのサーバー別名を表します。
[ネットワーク ライブラリ]	設定エントリに使われるクライアント ネットワーク ライブラリを表します。
[接続パラメータ]	ネットワーク ライブラリ設定用の接続アドレスに関連する任意のパラメータを表します。
[追加]	ネットワーク ライブラリ設定を新規に追加します。
[削除]	ネットワーク ライブラリ設定を削除します。
[編集]	ネットワーク ライブラリ設定を編集します。
関連項目

既定のネットワーク ライブラリを変更または設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	SQL Server が AppleTalk ネットワーク ライブラリを使用してクライアント接続を許可することを確認する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


[ネットワーク ライブラリ] タブ

次の表は、[ネットワーク ライブラリ] タブで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[ネットワーク ライブラリ]	このコンピュータにインストールされている Microsoftｮ SQL Server� クライアント ネットワーク ライブラリを一覧表示します。
[ライブラリ ファイル名]	このコンピュータにインストールされている SQL Server クライアント ネットワーク ライブラリの場所を一覧表示します。
[バージョン]	このコンピュータにインストールされている SQL Server クライアント ネットワーク ライブラリのバージョン番号を一覧表示します。
[ファイル日付]	このコンピュータに SQL Server クライアント ネットワーク ライブラリがインストールされた日付を一覧表示します。
[サイズ]	このコンピュータにインストールされている SQL Server クライアント ネットワーク ライブラリのサイズを一覧表示します。
関連項目

ライブラリのバージョン番号を表示する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


[DB-Library オプション] タブ

次の表は、[DB-Library オプション] タブで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[ファイル名]	このコンピュータにインストールされている DB-Library のファイル名と場所を表します。
[バージョン]	このコンピュータにインストールされている DB-Library のバージョン番号を表します。
[日付]	DB-Library がこのコンピュータにインストールされた日付を表します。
[サイズ]	このコンピュータにインストールされている DB-Library のファイル サイズを表します。
[ANSI から OEM への自動変換]	クライアントから Microsoftｮ SQL Server� に送信する場合は、文字セットを OEM から ANSI へ変換し、SQL からクライアントに送信する場合は、ANSI から OEM へ変換するように、DB-Library を設定します。既定ではオンに設定されています。
[インターナショナル設定を使用]	日付、時刻、通貨形式をハードコーディングされたパラメータではなく、システムから取得するように DB-Library を設定します。Microsoft Windows 32 ビット オペレーティング システムを実行しているクライアントでは、既定でオンに設定されています。
関連項目

DB-Library 変換設定を指定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


ネットワーク ライブラリ設定の追加/編集

次の表は、[ネットワーク ライブラリ設定の追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[サーバー別名]	名前付きパイプ ネットワーク ライブラリで受信待ちする Microsoftｮ SQL Server� が稼動中のサーバーに一意の名前を指定します。
[ネットワーク ライブラリ]	サーバーに接続するために使われるネットワーク ライブラリを指定します。[名前付きパイプ] が選択されています。
[パイプ名]	SQL Server が受信待ちするパイプを指定します。
関連項目

ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	クライアントを代替パイプに別名化する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


ネットワーク ライブラリ設定の追加/編集

次の表は、[ネットワーク ライブラリ設定の追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[サーバー別名]	TCP/IP ソケット ネットワーク ライブラリで受信待ちする Microsoftｮ SQL Server� が稼働中のサーバーに一意の名前を指定します。
[ネットワーク ライブラリ]	サーバーに接続するために使われるネットワーク ライブラリを指定します。[TCP/IP] が選択されています。
[コンピュータ名]	TCP/IP ソケット クライアントを受信待ちするコンピュータを指定します。
[ポート番号]	TCP/IP ソケット クライアントからの接続を受け付ける場合に、SQL Server が受信待ちする TCP/IP ポートを指定します。既定値は 1433 です。
関連項目

ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	クライアントが TCP/IP を使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


ネットワーク ライブラリ設定の追加/編集

次の表は、[ネットワーク ライブラリ設定の追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[サーバー別名]	マルチプロトコル ネットワーク ライブラリで受信待ちする Microsoftｮ SQL Server� が稼働中のサーバーに一意の名前を指定します。
[ネットワーク ライブラリ]	サーバーに接続するために使われるネットワーク ライブラリを指定します。[マルチプロトコル] が選択されています。
[コンピュータ名]	マルチプロトコル クライアントを受信待ちするコンピュータを指定します。
[付加パラメータ]	マルチプロトコル ネットワーク ライブラリの付加的な設定パラメータを指定します。これらのパラメータはオプションです。
関連項目

ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	クライアントがマルチプロトコル Net-Library を使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


ネットワーク ライブラリ設定の追加/編集

次の表は、[ネットワーク ライブラリ設定の追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[サーバー別名]	NWLink IPX/SPX ネットワーク ライブラリで受信待ちする Microsoftｮ SQL Server� が稼働中のサーバーに一意の名前を指定します。
[ネットワーク ライブラリ]	サーバーに接続するために使われるネットワーク ライブラリを指定します。[NWLink IPX/SPX] が選択されています。
[パラメータの指定方法]	パラメータを指定する方法を表します。[サービス名] が選択されています。
[サービス名]	SQL Server が稼働中の Microsoft Windows NTｮ コンピュータの名前を指定します。この情報はサーバーのバインダリに保存されます。
関連項目

ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	クライアントが NWLink IPX/SPX ネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


ネットワーク ライブラリ設定の追加/編集

次の表は、[ネットワーク ライブラリ設定の追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[サーバー別名]	NWLink IPX/SPX ネットワーク ライブラリで受信待ちする Microsoftｮ SQL Server� が稼働中のサーバーに一意の名前を指定します。
[ネットワーク ライブラリ]	サーバーに接続するために使われるネットワーク ライブラリを指定します。[NWLink IPX/SPX] が選択されています。
[パラメータの指定方法]	パラメータの指定方法を表します。[ネットワーク アドレス] が選択されています。
[アドレス]	MAC アドレスを指定します。
[ポート]	ソケット番号を指定します。
[ネットワーク]	NetWare ネットワーク番号を指定します。
関連項目

ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	クライアントが NWLink IPX/SPX ネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


ネットワーク ライブラリ設定の追加/編集

次の表は、[ネットワーク ライブラリ設定の追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[サーバー別名]	AppleTalk ネットワーク ライブラリで受信待ちする Microsoftｮ SQL Server� が稼働中のサーバーに一意の名前を指定します。
[ネットワーク ライブラリ]	サーバーに接続するために使われるネットワーク ライブラリを指定します。[AppleTalk] が選択されています。
[オブジェクト名]	システム管理者によって割り当てられたサービス オブジェクトを指定します。この値については、システム管理者に問い合わせてください。
[ゾーン]	サービスを登録するときに使われるゾーンを指定します。
関連項目

ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	クライアントが AppleTalk ネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


ネットワーク ライブラリ設定の追加/編集

次の表は、[ネットワーク ライブラリ設定の追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[サーバー別名]	Banyan VINES ネットワーク ライブラリで受信待ちする Microsoftｮ SQL Server� が稼働中のサーバーに一意の名前を指定します。
[ネットワーク ライブラリ]	サーバーに接続するために使われるネットワーク ライブラリを指定します。[Banyan VINES] が選択されています。
[サービス]	サーバーによって使われる StreetTalk PC ベースのサービス名を指定します。
[グループ]	このサービスが属するグループを指定します。
[組織名]	このグループが属する組織を指定します。
関連項目

ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	クライアントが Banyan VINES ネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


ネットワーク ライブラリ設定の追加/編集

次の表は、[ネットワーク ライブラリ設定の追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで利用できるオプションとその機能をまとめたものです。

オプション	機能
[サーバー別名]	新規のネットワーク ライブラリ設定を使って受信待ちする Microsoftｮ SQL Server� が稼働中のサーバーに一意の名前を指定します。
[ネットワーク ライブラリ]	サーバーに接続するために使われるネットワーク ライブラリを指定します。[その他] が選択されています。
[ファイル名]	サード パーティによって提供されたネットワーク ライブラリ用の DLL のファイル名と場所を指定します。
[パラメータ]	必要なパラメータおよびその形式を指定します。
関連項目

ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)
ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)	クライアントが標準以外のネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)


クライアントの管理

クライアントは、サーバーが提供するサービスを使用するフロント エンドのアプリケーションです。このアプリケーションを実行するコンピュータは、クライアント コンピュータと呼ばれます。クライアント ソフトウェアを使用すると、Microsoftｮ SQL Server� を実行中のネットワーク上のコンピュータに接続できます。

SQL Server クライアントには、以下のようなさまざまな種類のアプリケーションがあります。

•	OLE DB コンシューマ

この種類のアプリケーションは、SQL OLE DB プロバイダまたは ODBC ドライバ用 OLE DB プロバイダを使用して SQL Server に接続し、 SQL Server とやり取りします。OLE DB プロバイダは、SQL Server のデータを OLE DB 行セットとして使用するクライアント アプリケーションと SQL Server とを仲介する役割を果たします。

•	ODBC アプリケーション

SQL Server と共にインストールされるクライアント ユーティリティも、この種類のアプリケーションに該当します。たとえば、SQL Server Enterprise Manager、SQL Server クエリ アナライザ、SQL Server に接続してやり取りするために SQL Server ODBC ドライバを使用するその他のアプリケーションなどです。

•	DB-Library クライアント

SQL Server isql コマンド プロンプト ユーティリティや DB-Library 用に記述されたクライアントなども、これに該当します。

どの種類のアプリケーションを使用する場合も、クライアントの主な管理作業として、SQL Server のサーバー コンポーネントへの接続を設定する必要があります。クライアントの管理は、ユーザー サイトの要件に応じて、簡単な作業から複雑な作業までさまざまです。たとえば、サーバー コンピュータの名前を入力し、その他の簡単な設定をするだけの場合もあります。これに対し、マルチ サーバー環境に対応するためのカスタム設定用のライブラリを構築しなければならない場合もあります。


SQL Server クライアント ネットワーク ユーティリティを開始する方法 (Windows NT、または Windows 95/98 クライアント)

SQL Server クライアント ネットワーク ユーティリティを開始するには

•	[スタート] メニューの [プログラム] をポイントし、[Microsoft SQL Server 7.0] をポイントします。次に、[クライアント ネットワーク ユーティリティ] をクリックします。


ライブラリのバージョン番号を表示する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

ライブラリのバージョン番号を表示するには

•	[ネットワーク ライブラリ] タブをクリックします。

ネットワーク ライブラリ、ライブラリ ファイル名、バージョン、ファイル日付、およびサイズが表示されます。


 DB-Library 変換設定を指定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

DB-Library 変換設定を指定するには (32 ビット版 Windows オペレーティング システム クライアントの場合)

1.	[DB-Library オプション] タブをクリックします。

2.	[ANSI から OEM への自動変換] チェック ボックスをオンまたはオフにします。

3.	[インターナショナル設定を使用] チェック ボックスをオンまたはオフにします。


既定のネットワーク ライブラリを変更または設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

既定のネットワーク ライブラリを変更または設定するには

•	[全般] タブの [既定のネットワーク ライブラリ] ボックスで、ネットワーク ライブラリをクリックします。


ネットワーク ライブラリ設定を追加する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

ネットワーク ライブラリ設定を追加するには

1.	[全般] タブで [追加] をクリックします。

2.	[ネットワーク ライブラリ設定の新規追加] ダイアログ ボックスで、いずれかのネットワーク ライブラリを選択します。

3.	サーバーの別名、および選択したネットワーク ライブラリに必要なパラメータ情報を入力します。


ネットワーク ライブラリ設定を編集する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

ネットワーク ライブラリ設定を編集するには

1.	[全般] タブで、編集するネットワーク プロトコル設定をクリックします。

2.	[編集] をクリックします。

3.	[ネットワーク ライブラリ設定の編集] ダイアログ ボックスで、変更する情報を編集します。


ネットワーク ライブラリ設定を削除する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

ネットワーク ライブラリ設定を削除するには

1.	[全般] タブで、削除するネットワーク ライブラリ設定をクリックします。

2.	[削除] をクリックします。


クライアントを代替パイプに別名化する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

クライアントを代替パイプに別名化するには

1.	[全般] タブで [追加] をクリックします。

2.	[ネットワーク ライブラリ設定の新規追加] ダイアログ ボックスで、[名前付きパイプ] をクリックします。

3.	[サーバー別名] ボックスに、サーバーの別名を入力します。

4.	[パイプ名] ボックスに、代替パイプの名前を入力します。たとえば、「\\myserver\pipe\altpipe」と入力します。


クライアントがマルチプロトコル Net-Library を使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

注意  マルチプロトコル クライアント設定を作成する前に、サーバーのマルチプロトコルで読み込まれている IPC プロトコル (名前付きパイプ、NWLink IPX/SPX、TCP/IP、または Windows ソケット) が、少なくとも 1 つコンピュータにあることを確認してください。

クライアントがマルチプロトコル Net-Library を使用するように設定するには

1.	[全般] タブで [追加] をクリックします。

2.	[ネットワーク ライブラリ設定の新規追加] ダイアログ ボックスで、[マルチプロトコル] をクリックします。

3.	[サーバー別名] ボックスに、Microsoftｮ SQL Server� が実行されていて、マルチプロトコル Net-Library で受信待ちしているコンピュータの名前を入力します。

4.	[接続パラメータ] には、サーバーで特定のパラメータを使用する必要がない場合は、何も指定しません。パラメータを入力する前にネットワーク管理者に確認してください。


クライアントが TCP/IP を使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

クライアントが TCP/IP を使用するように設定するには

1.	[全般] タブで [追加] をクリックします。

2.	[ネットワーク ライブラリ設定の新規追加] ダイアログ ボックスで、[TCP/IP] をクリックします。

3.	[サーバー別名] ボックスに、Microsoftｮ SQL Server� が実行されていて、Windows ソケット Net-Library で受信待ちしているコンピュータの別名を入力します。

TCP/IP を使用する場合、サーバー名の代わりに IP アドレスを使用してサーバーを指定することもできます。

4.	[ポート番号] ボックスには、SQL Server が受信待ちしているポート番号が表示されています。[ポート番号] ボックスの既定値 1433 は、一般に、Windows ソケット Net-Library が SQL Server 用に使用する番号です。ほとんどの場合、この既定のポート番号を使用します。通常、このポート番号は HOSTS ファイルで指定されます。ポート番号が 1433 以外で、HOSTS ファイルを探す必要がある場合は、次の場所で探します。

•	既定では、Microsoft Windowsｮ for Workgroups が実行されているクライアントでは、HOSTS ファイルは \Windows ディレクトリにあります。

•	既定では、Microsoft Windows NTｮ が実行されているクライアントでは、HOSTS ファイルは \Windows\System32\Drivers\Etc ディレクトリにあります。

•	Windows ソケットをサポートするその他の TCP/IP プロトコルの場合は、TCP/IP のマニュアルを参照してください。


クライアントが NWLink IPX/SPX ネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

クライアントが NWLink IPX/SPX ネットワーク ライブラリを使用するように設定するには

1.	[全般] タブで [追加] をクリックします。

2.	[ネットワーク ライブラリ設定の新規追加] ダイアログ ボックスで、[NWLink IPX/SPX] をクリックします。

3.	[サーバー別名] ボックスに、Microsoftｮ SQL Server� が実行されていて、NWLink IPX/SPX Net-Library で受信待ちしているコンピュータの別名を入力します。

4.	[接続パラメータ] の [サービス名] または [ネットワーク アドレス] をクリックします。

5.	[サービス名] をクリックした場合は、サービス名を入力します。

•	サービス名は、SQL Server が実行されている Microsoft Windows NTｮ コンピュータの名前です。この名前は、サーバー コンピュータのバインダリに格納されています。

6.	[ネットワーク アドレス] をクリックした場合は、アドレス (MAC アドレス)、ポート (ソケット番号)、およびネットワーク (NetWare ネットワーク番号) を入力します。


クライアントが AppleTalk ネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

クライアントが AppleTalk ネットワーク ライブラリを使用するように設定するには

1.	[全般] タブで [追加] をクリックします。

2.	[ネットワーク ライブラリ設定の新規追加] ダイアログ ボックスで、[AppleTalk] をクリックします。

3.	[サーバー別名] ボックスに、Microsoftｮ SQL Server� が実行されていて、AppleTalk Net-Library で受信待ちしているコンピュータの名前を入力します。

4.	AppleTalk のオブジェクト名およびゾーン識別子を入力します。ゾーン識別子は省略できます。


クライアントが Banyan VINES ネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

クライアントが Banyan VINES ネットワーク ライブラリを使用するように設定するには

1.	[全般] タブで [追加] をクリックします。

2.	[ネットワーク ライブラリ設定の新規追加] ダイアログ ボックスで、[Banyan VINES] をクリックします。

3.	[サーバー別名] ボックスに、Microsoftｮ SQL Server� が実行されていて、Banyan VINES Net-Library で受信待ちしているコンピュータの別名を入力します。

4.	サービスおよび VINES 組織名を入力します。グループ名には、既定値の MSSQL を使用できます。


クライアントが標準以外のネットワーク ライブラリを使用するように設定する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

クライアントが標準以外のネットワーク ライブラリを使用するように設定するには

1.	[全般] タブで [追加] をクリックします。

2.	[ネットワーク ライブラリ設定の新規追加] ダイアログ ボックスで、[その他] をクリックします。

3.	[サーバー別名] ボックスに、Microsoftｮ SQL Server� が実行されていて、インストールしようとしている Net-Library で受信待ちしているコンピュータの別名を入力します。

4.	インストール済みの Net-Library のファイル名 (DLL ファイル) を入力します。DLL 拡張子は入力しないでください。

5.	必要に応じて、[パラメータ] ボックスに、追加情報 (ユーザー名およびパスワードなど) を入力します。パラメータの間の区切り文字には、カンマを使用します。


SQL Server が AppleTalk ネットワーク ライブラリを使用してクライアント接続を許可することを確認する方法 (クライアント
SQL Server が AppleTalk ネットワーク ライブラリを使用してクライアント接続を許可することを確認する方法 (クライアント ネットワーク ユーティリティ)

SQL Server が AppleTalk ネットワーク ライブラリを使用してクライアント接続を許可することを確認するには

1.	サーバーの \Mssql7\Binn ディレクトリから、Macintoshｮ 用の Microsoftｮ Windows NTｮ または Windows 2000 サービスを実行しているリモートのコンピュータの同じディレクトリに、クライアント AppleTalk Net-Library (Dbmsadsn.dll) をコピーします。

2.	リモート ワークステーションで、SQL Server クライアント設定を開始します。

3.	[全般] タブの [既定のネットワーク ライブラリ] ボックスで、既定のネットワーク プロトコルを [AppleTalk] に変更します。

4.	[OK] をクリックします。

5.	AppleTalk サービスのオブジェクト名との ISQL 接続をテストします。たとえば、以下のように記述します。

isql -Usa -P -Sservicename

ISQL によって接続し、クエリを実行できる場合、サーバーは AppleTalk で受信待ちできるように適切に設定され、接続を許可しています。

注意  Microsoft Win32ｮ AppleTalk (ADSP) のクライアント側 Net-Library (Dbmsadsn.dll) は、Macintosh クライアントと Microsoft SQL Server� の ADSP 接続のテストと、AppleTalk 接続のトラブルシューティングのために含まれています。この Net-Library は、リモート クライアントから SQL Server への接続をテストする目的のためだけに用意されています。SQL Server が実行されていて AppleTalk で受信待ちしているサーバーに、ADSP Net-Library を介してローカル接続を行おうとすると、次のネットワーク エラーが生成されます。

Net-Library error 11: getsockopt().


この項目については、SQL Server Books Online を参照してください。