[SQL Server ログイン] ダイアログ ボックス

OLE DB に接続する場合に、ドライバと SQL Server を接続するために必要な情報が入力されていないと、SQL Server の OLE DB プロバイダによって [SQL Server ログイン] ダイアログ ボックスが表示されます。

最初に [SQL Server ログイン] ダイアログ ボックスが表示される際には、次の項目のみが含まれています。

•	[サーバー] ボックス

•	[セキュリティ接続を使用する] チェック ボックス

•	[ログイン ID] ボックス

•	[パスワード] ボックス

•	[OK]、[キャンセル]、[ヘルプ]、および [オプション] ボタン

[オプション] ボタンをクリックした場合、次に示すオプション グループを含むダイアログ ボックスが展開されます。

•	[データベース] ボックス

•	[言語] ボックス

•	[アプリケーション名] ボックス

•	[ワークステーション ID] ボックス

[サーバー] ボックス

ネットワーク上の SQL Server 名を指定します。[サーバー] ボックスの一覧からサーバー名を選択した場合は、追加設定を行う必要はありません。サーバー名を入力する場合、サーバー名は SQL クライアントの設定ユーティリティで詳細設定を行なっているか、SQL Server を実行しているサーバーのネットワーク名である必要があります。

SQL Server と同じコンピュータを使用している場合は、[サーバー] ボックスで「(local)」を指定できます。ローカルの場合には、ネットワークに接続されていない SQL Server を使うことができます。

各種ネットワークに対するサーバー名の詳細については、SQL Server Books Online の「SQL Server セットアップ ガイド」を参照してください。

[セキュリティ接続を使用する] チェック ボックス

このチェック ボックスをオンにすると、SQL Server の OLE DB プロバイダは Windows NT または Windows 2000 で実行中の SQL Server への安全で信頼性の高い接続を要求します。また、SQL Server は統合ログイン セキュリティを適用し、サーバーで設定されているセキュリティのレベルにかかわらず、このデータ ソースを使用して接続を確立します。与えられたログイン ID とパスワードはすべて無視されます。SQL Server のシステム管理者は、Windows ログイン ID と SQL Server のログイン ID を関連付けておく必要があります。

このチェック ボックスをオフにすると、SQL Server は標準ログイン セキュリティを適用し、このデータ ソースを使用して接続を確立します。すべての接続要求に対してログイン ID およびパスワードを指定する必要があります。

[ログイン ID] ボックス

[セキュリティ接続を使用する] チェック ボックスをオフにしている場合は、接続で使用する SQL Server ログイン ID を指定します。[セキュリティ接続を使用する] チェック ボックスをオンにしている場合は、[ログイン ID] ボックスは使用できません。

[パスワード] ボックス

[セキュリティ接続を使用する] チェック ボックスをオフにしている場合は、接続で使用する SQL Server ログイン ID のパスワードを指定します。[セキュリティ接続を使用する] チェック ボックスをオンにしている場合は、[パスワード] ボックスは使用できません。

[データベース] ボックス

接続で使用する既定のデータベースを指定します。ここで指定するデータベースにより、サーバーへのログインで指定されている既定のデータベースが上書きされます。データベースが指定されていない場合は、サーバーのログインで指定されている既定のデータベースが接続時に使用されます。

[言語] ボックス

SQL Server システムのメッセージで使用する言語を指定します。指定する言語が SQL Server にインストールされている必要があります。ここで言語を指定した場合、サーバーへのログインで指定されている既定の言語に関係なく、指定した言語が必ず使用されます。言語が指定されていない場合は、サーバーへのログインで指定されている既定の言語が接続時に使用されます。

[アプリケーション名] ボックス

master.dbo.sysprocesses 内で、接続に対する行の program_name 列に格納されるアプリケーション名を指定します (オプション)。

[ワークステーション ID] ボックス

master.dbo.sysprocesses 内で、接続に対する行の hostname 列に格納されるワークステーション ID を指定します (オプション)。