新規セットアップのとき

1.	セットアップを開始する前に他のアプリケーションを全て終了しておいて下さい。

2.	すでにアクセスをインストール済みの場合は、アクセスランタイムのセットアップをしないで下さい。アクセスインストール済みのコンピュータに「アクセスランタイム」をインストールすると不具合が発生します。十分注意して下さい。

☆　誤ってアクセスインストール済みのコンピュータに「アクセスランタイム」をインストールした場合、「アクセスランタイム」をアンインストール後再度アクセスや、ＯＵＴＬＯＯＫを再インストールして下さい。

アクセスランタイムのアンインストールは、アクセスランタイムのインストール画面にあります。

データのバックアップ

このシステムの運用開始後は必ずデータのバックアップを行って下さい。このシステムでは、終了時定期的に（初期値では１０回に一度）データバックアップ画面が表示されます。（バックアップ対象ファイルは[ユーザー設定ファイルの一覧]の[ユーザーデータ]項目に○のあるデータです）

[参照：ユーザー設定ファイルの一覧]

そのタイミングでは、必ずバックアップをとられることをおすすめします。

また、データバックアップは同じバックアップファイルに上書きを繰り返します。そのため正常なバックアップの上に異常なデータをバックアップして正常なバックアップが失われてしまう可能性があります。このようなことを防ぐために下記のことを実行して下さい。

○　データバックアップを定期的に異なるメディア（ＭＯやＣＤ－ＲＯＭ等）にとっておいて下さい。

異なるメディアにとっておけばたとえコンピュータ本体のハードディスクが壊れた場合などでも確実に復旧できます。

○　他のメディアへのバックアップは１ヶ月に１回以上をとられることをおすすめします。


再セットアップのとき

※重大な注意

すでに設計書を作成していたり、ユーザー登録の単価表や基礎単価、実行単価、入札履歴の登録をしていたりする場合は、それらのデータを上書きしないように十分注意して下さい。

このシステムで前回標準的なフォルダーにインストールされている場合の、フォルダー名とユーザー登録データとの関係は以下の通りです。

再インストールを行う時、インストール先に同名のファイルがあると確認のメッセージが表示されます。その場合、下記の表を確認の上、実行するかどうかを決定して下さい。

[ユーザーデータ]項目に○のあるフォルダーには、特に注意して下さい。

ユーザー設定ファイルの一覧

フォルダー名	ファイル名	内容	ﾕｰｻﾞｰﾃﾞｰﾀ
Sys	ctsys.mdb	システムとデータのつながりを定義しているファイルです。	-
設計書	Ct設計書.mdb	設計書が保存されています。	○
標準	2003年度基礎単価.mdb	当社から提供の基礎単価です。	-
	2003年度損料単価.mdb	当社から提供の損料単価です。	-
	Ct標準.mdb	当社から提供の単価表です。単価表以外にも経費区分・帳票・内訳名称等のデータがあります。	-
ユーザー	ユーザー基礎単価.mdb	ユーザー登録の基礎単価です。 標準基礎単価の名称等を変更した情報は、Ctユーザー.mdbに保存されます。ユーザーが基礎単価を登録した時は、ユーザー基礎単価.mdbとCtユーザー.mdbに保存されます。	○
	ユーザー損料単価.mdb	ユーザー登録の損料単価です。 標準損料単価の名称等を変更した情報は、Ctユーザー.mdbに保存されます。ユーザーが損料単価を登録した時は、ユーザー損料単価.mdbとCtユーザー.mdbに保存されます。	○
	Ctユーザー.mdb	ユーザー登録の単価表です。 特別単価表を階層登録した場合や、標準単価表にユーザー歩掛を登録した情報などもここに保存されます。 単価表以外にもユーザーが作成した、経費区分・帳票・内訳名称等のデータが保存されます。	○
学習	Ct学習.mdb	条件の選択内容や階層の選択内容などの学習情報です。このファイルを上書きすると、学習情報は初期化されますが、直接運用に影響が出るわけではありません。	△
その他	Ctその他.mdb	単位やその他のコンボ情報（入力時に表示される一覧）、実行単価データ等が保存されます。	○
作業	Ct作業.mdb	このシステムが実行時に利用するワークファイルです。	-
Addin	実行単価.mde	アドインソフトの実行単価管理プログラムとデータです。（データの一部は、Ctその他.mdbにも含まれます）	○
	特記仕様.mde	土木積算システムのプログラムの一部です。	-
	入札履歴.mde	アドインソフトの入札履歴管理プログラムとデータです。	○


Addin（アドイン）とは、このシステムに別のプログラムを追加できる機能です。実行単価　等のプログラムはこのシステムとは別プログラムで接続されます。